%
% To be run with luaLatex 
%
\input{lua_preamble_book.tex}
\usepackage{nmtp-fyp-lm}
\usepackage{nmtp-lab-safety}
%
\title{Physics 1320L \\ Laboratory Manual}
\author{New Mexico Tech}
\date{Spring 2026}
%
%----------------------------------------------------
%
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{} % <-- Clear all header and footer fields %\fancyhead{} and \fancyfoot{} or \fancyhf{}
\fancyhead[L]{P1320L, \leftmark} % to include section info \leftmark
\fancyhead[R]{Go to \protect \hyperlink{toc}{Table of Contents}}
\fancyfoot[C]{\thepage} % Center page number
%\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % Optional: Remove header line
%----------------------------------------------------
%
%
\begin{document}
\maketitle

\pagenumbering{roman} 
\input{preface}
\hypertarget{toc}{} %Target accessible from each page header.
\tableofcontents
\clearpage

\part{Laboratory Exercises}
\pagenumbering{arabic}

%Chapters 
%\setcounter{section}{0}
%  LAB                                                       Week   
% First Week --Preliminars --No Lab;                         % 01
\INPUT{./Labs/L-wave_super/}{wave_super}                     % 02
\INPUT{./Labs/L-oscilloscope/}{oscilloscope}                 % 11 --LaTeX Warning: `!h' float specifier changed to `!ht'
\INPUT{./Labs/L-coulomb/}{coulomb}                           % 03
\INPUT{./Labs/L-phets_efield_super/}{phets_efield_super}     % 04
\INPUT{./Labs/L-efield_mapping/}{efield_mapping}             % 05 --LaTeX Warning: `!h' float specifier changed to `!ht'
\INPUT{./Labs/L-capacitors/}{capacitors}                     % 06 --LaTeX Warning: `h' float specifier changed to `ht'.
\INPUT{./Labs/L-ohm/}{ohm}                                   % 07
\INPUT{./Labs/L-kirchhoff/}{kirchhoff}                       % 08 --LaTeX Warning: `!h' float specifier changed to `!ht'.
\INPUT{./Labs/L-magnetic_forces_I/}{magnetic_forces_I}       % 09
\INPUT{./Labs/L-magnetic_forces_II/}{magnetic_forces_II}     % 10
\INPUT{./Labs/L-faraday/}{faraday}                            % 12 --LaTeX Warning: `h' float specifier changed to `ht'.
\INPUT{./Labs/L-mutual_inductance/}{mutual_inductance}       % 13
\INPUT{./Labs/L-displacement_current/}{displacement_current} % 14
%
\end{document}
